WS 06/07, 12. Übung, 1. Blatt Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 25./26.01.07

PSfrag replacements

In Architektenanordnung ist ein quaderförmiges Haus mit Vorbau gegeben. Vor dem Haus befindet sich eine Straßenlaterne. Konstruieren Sie ein perspektivisches Bild des Gebäudes mit den entstehenden Schlag- und Eigenschatten. Behandeln Sie hierzu die Laterne als punktförmige Lichtquelle.

WS 06/07, 12. Übung, 2. Blatt Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 25./26.01.07

Ein Mauerrest wird durch die Sonne beleuchtet, Fluchtpunkte sind gegeben. Konstruieren Sie den Schatten.

PSfrag replacements

WS 06/07, 12. Hausübung, 1. Blatt Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 25./26.01.07

PSfrag replacements

Ein Wohnraum mit Kachelofen wird von der Glühbirne L beleuchtet. Der Hauptpunkt H sowie der Horizont h sind vorgegeben. Die gezeichnete von L augehende Strecke endet auf der Wand. Konstruieren Sie mit Hilfe dieser Information den Lotfusspunkt von L auf die Standebene. Bestimmen Sie die entstehenden Schlag- und Eigenschatten.

WS 06/07, 12. Hausübung, 2. Blatt Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 25./26.01.07

PSfrag replacements

Ein Prisma und eine Pyramide mit dreieckiger Grundfläche sind in Grund- und Aufriss sowie im perspektivischen Bild gegeben. Die Lichtrichtung l des parallelen Lichtes ist vorgegeben. Bestimmen Sie deren Fluchtpunkt S, sowie den Fluchtpunkt S_F der Grundrissprojektion l^′. Bestimmen sie Schlag- und Eigenschatten.