Fachbereich Mathematik Prof. Dr. M. Hieber Dipl.-Math. M. Heß

SS 2006 18.05.2006

4. Übungsblatt Partielle Differentialgleichungen

(klassische Methoden)

Gruppenübung

Aufgabe G1

Berechnen Sie die Fouriertransformierte des Gaußkerns, d.h. zeigen Sie für f(x) = e^{− 1}2^{x2} die Gleichheit Ff(ξ) = √ 2π · e^{− 12 ξ2} Aufgabe G2

Zeigen Sie für 1 ≤ p < ∞, dass für die Lösung u der Wärmeleitungsgleichung lim_{t→0} ‖u(t, ·) − u_0‖_Lp → 0 gilt.

Hausübung

Aufgabe H1

Berechnen Sie eine Lösung der Schrödinger-Gleichung { u_t − iΔu = 0, t > 0, x ∈ R^n , u(0) = u_0.

Aufgabe H2 (I)

Gegeben sei die Funktion f(x) = cos x. Berechnen Sie die Fouriertransformierte f̂ von f.